\documentclass[a4paper]{scrartcl} % Artikel, europ. Art
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{ngerman}
\usepackage{lmodern} % leicht anderer Font, etwas flüssiger
\title{Wichtige Formeln der Elektrotechnik} % Titel
\author{Werner Watt} % Verfasser
\date{\today}     % immer aktuelles Datum verwenden
\begin{document}
 \maketitle       % Titel drucken
 \tableofcontents % Inhaltsverzeichnis
 \section{Gleichstromtechnik}
 \subsection{Leistung}
 Die elektrische Leistung berechnet sich mit:
 \begin{equation}
  P=UI
 \end{equation}
 \subsection{Ohm'sches Gesetz}
 Bei einem metallischen Leiter gilt die Formel:
 \begin{equation}
  I=\frac{U}{R}
 \end{equation}
 \section{Wechselstromtechnik}
 Auch in der Wechselstromtechnik gibt es eine Reihe von Formeln
 wie etwa $f=1/T$, $\omega=2\pi{}f$ und $Z=\sqrt{X^2+R^2}$.
 Man unterscheidet Wechselgrößen nach:
 \begin{enumerate} % Anfang einer Aufzählung
  \item Amplitude  % erster Punkt
  \item Frequenz   % zweiter 
  \item Kurvenform
   \begin{enumerate} % Aufzählungen kann man schachteln
    \item Rechteckform
    \item Sinusform
    \item Sägezahnform
   \end{enumerate} % Ende der inneren Aufzählung
  \item Phasenwinkel
 \end{enumerate}  % Ende der äußeren Aufzählung
\end{document}
